0123456780.51.01.52.0

SCTO66

TP66

TS66

TL66

Pholus

Chiron

Normalized ReflectivityWavelength [mm]Pholus + 31996 TP66 + 2.51993 SC + 21996 TS66 + 11996 TL66 + 0.51996 TO66Chiron - 1Jewitt and Luu (1997). Astron. J. Fig 1